La Universidad Autónoma de San Luis Potosí

a través del

Instituto de Física

en conjunto con Colegio Universitario de Ciencias y Artes – CUCA Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología – COPOCyT

extiende una cordial invitación a la plática

DESY:

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

que será impartida por el Prof. Dr. Albrecht Wagner Director del Deutsches Elektronen–Synchrotron (DESY) Hamburgo, Alemania

Viernes, 5 de Noviembre, a las 17:30 horas en el Auditorio del Instituto de Física de la UASLP

Si usted tiene particular interés en entrevistarse con el Dr. Wagner, favor de comunicarse con los doctores Jürgen Engelfried o Antonio Morelos Pineda en el Instituto de Física de la UASLP (Tel. 8262362 al 65, ext 118 y 105, jurgen@fnal.gov).

Descripción del Laboratorio DESY(Deutsches Elektronen-Synchrotron)

DESY es un laboratorio con diferentes aceleradores dedicado a la investigación experimental de partículas elementales o altas energías y también es una fuente de radiación de sincrotrón para investigación en química, biología, medicina, materiales y geología.

DESY esta localizado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Desde su origen en 1959 a la fecha es subsidiado por el gobierno Alemán.

Los aceleradores son: DESY, el primero en construirse; DORIS, opera como fuente de radiación de sincrotrón; HERA, son dos acceleradores uno para electrones (30 GeV/c) y otro para protones (820 GeV/c), tiene una circunferencia de 6.3 kilómetros, dos secciones para experimentos de colisión y dos secciones para experimentos de blanco fijo; PETRA, este acelerador permitió colisiones electrón - positrón las cuales conducierón al descubrimiento de los gluones en 1979, en la actualidad es un preacelerador para HERA.

DESY incluye complejas áreas experimentales que contienen a los detectores de las partículas elementales estas son: H1, detector para experimentos de colisión electrón - protrón; HERA-B, experimento para estudiar la violación de CP en decaimiento de partículas que contienen al quark b; HERMES, experimento para determinar el origen del espin del nucleón, utiliza un haz de electrones polarizados longitudinalmente; y ZEUS, detector para experimentos de colisión electrón - protrón.

DESY tiene instalaciones para hacer uso de la radiación de sincrotrón las cuales llama, HA- SYLAB, Hamburg Synchrotron Radiation Laboratory. La radiación de sincrotrón es emitida por positrones en los aceleradores DORIS y PETRA. HASYLAB tiene 43 estaciones para hacer uso de la radiación de sincrotrón, disponibles a grupos de investigación básica y aplicada de todo el mundo. Los grupos de investigación provienen de universidades, industrias y gobierno en áreas de física, biología, química, cristalografía, materiales, geología, y medicina.

Instalaciones experimentales como DESY también son una plataforma de desarrollo en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y de computación necesaria para mantener el mismo complejo acelerador, los experimentos que se realizan y desarrollar nuevas tecnologías en aceleradores y detectores de partículas y radiación.

Información tomada de: www.desy.de